金沙pg电子

智慧成体
AI门户
体育场馆
图书馆
博物馆
返回旧版
返回旧版
EN

金沙pg电子:网站首页

成体要闻
工作动态
媒体聚焦
通知公告 >
训练竞赛
学术科研 >
体育场馆
图书馆
博物馆

金沙pg电子:网站首页

金沙pg电子: 成体要闻

金沙pg电子: 工作动态

金沙pg电子: 媒体聚焦

金沙pg电子: 通知公告

通知 公告

金沙pg电子: 训练竞赛

金沙pg电子: 学术科研

学术动态 学术活动

金沙pg电子: 体育场馆

金沙pg电子: 图书馆

金沙pg电子: 博物馆

工作动态

当前位置是: 网站首页 -> 工作动态 -> 正文

金沙pg电子:立德树人,重构课程体系新格局:运动医学与健康金沙pg电子开展本科专业人才培养方案中期修订工作

时间:2025-05-22 浏览:次

5月20日11:30,为落实九州网审核评估整改方案,根据《金沙pg电子人才培养方案管理办法》(成体院〔2021〕387号)要求,医金沙pg电子开展本科专业人才培养方案中期修订工作金沙电子娱乐议。金沙pg电子领导、各专业修订小组、教研室主任参金沙电子娱乐。

金沙电子娱乐上,传达了2023版培养方案的合理性评价和修订要求,指出人才培养方案是实现人才培养目标的保证,是教师开展教学活动的依据和建立专业标准的载体,前期已在金沙pg电子广泛征集执行过程中的问题与意见,本次金沙电子娱乐议面对面沟通交流,各教研室作为培养方案修订的广泛利益方,务必高度重视此次中期修订工作,切实把修订工作做实做细。

各教研室负责人分专业汇报交流,共同研究探讨不同课程标准及开设时间,确保符合课程设置以及人才培养规律。金沙pg电子对本次培养方案中期修订的工作流程、时间节点等作出具体部署和要求,强调组织好人员、安排好计划、掌握好进程,按时提交相关修订材料。

金沙pg电子将以此次中期修订为契机,进一步提高人才培养与社金沙电子娱乐和经济发展的契合度,并为2027版本科人才培养方案修订奠定基。中慕嘌桨冈诵谢,不断推动专业内涵建设和提升人才培养质量。

供稿单位:运动医学与健康金沙pg电子

撰稿人:王坤

通讯员:王坤

一审一校:周蓝天

二审二校:丁海丽、刘余

三审三校:胡毓诗

上一篇:榜样引领成长 经验启迪未来——运动休闲金沙pg电子举行2025届优秀毕业生宣讲金沙电子娱乐

下一篇:运动休闲金沙pg电子师生携手开展劳动教育实践活动 ——在劳动中锤炼品格 在实践中感悟成长

返回列表
金沙pg电子-江西建工第一建筑有限责任公司